--- config/cf/host.def.orig	Fri Aug 30 15:05:13 2002
+++ config/cf/host.def	Fri Aug 30 15:12:10 2002
@@ -4,16 +4,10 @@
  */
 #define XFree86CustomVersion "DRI trunk"
 
-#define DefaultGcc2AxpOpt -O2 -mcpu=ev6
-#define DefaultGcc2PpcOpt -O2 -mcpu=750
-#define DefaultGcc2i386Opt -O2
-#if defined(AlphaArchitecture)
-#  define LibraryCDebugFlags -O2 -mcpu=ev6
-#elif defined(PpcArchitecture)
-#  define LibraryCDebugFlags -O2 -mcpu=750
-#else
-#  define LibraryCDebugFlags -O2
-#endif
+#define DefaultGcc2AxpOpt ${FBSDCFLAGS}
+#define DefaultGcc2PpcOpt ${FBSDCFLAGS}
+#define DefaultGcc2i386Opt ${FBSDCFLAGS}
+#define LibraryCDebugFlags ${FBSDCFLAGS}
 
 #define BuildXFree86ConfigTools YES
 
@@ -32,7 +26,7 @@
 #define GccWarningOptions -Wall -Wpointer-arith -Wstrict-prototypes \
                           -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations \
                           -Wnested-externs
-#define DefaultCCOptions -ansi GccWarningOptions -pipe -g
+#define DefaultCCOptions -g
 
 #define NormalLibGlx NO
 
